\documentclass[a4paper,12pt]{article}
\usepackage{graphicx}
\renewcommand{\figurename}{Slika}
\renewcommand{\tablename}{Tabela}
\hyphenpenalty=10000
\tolerance=100000
\usepackage[serbian]{babel}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\renewcommand{\arraystretch}{2}
\usepackage[top=2cm,bottom=2cm,left=2cm,right=2cm]{geometry}
\usepackage{amsmath}

\begin{document}

\section*{Izolovani boost konvertor}

\begin{figure}[!h]
	\centering
	\includegraphics[scale=0.75]{isolatedboost.ps}  
	\caption{Izolovani boost konvertor.}
\end{figure}

\begin{figure}[!h]
	\centering
	\includegraphics[scale=0.75]{isolatedboostLm.ps} 
	\caption{Izolovani boost konvertor konvertor, izdvojena magnetizaciona induktivnost.}
\end{figure}

\clearpage

\begin{figure}[!h]
	\centering
	\includegraphics[scale=0.75]{isolatedboostgraetz.ps}  
	\caption{Izolovani boost konvertor sa Grecovim spojem na izlazu.}
\end{figure}

\begin{figure}[!h]
	\centering
	\includegraphics[scale=0.75]{isolatedboostgraetzLm.ps}  
	\caption{Izolovani boost konvertor sa Grecovim spojem na izlazu, izdvojena magnetizaciona induktivnost.}
\end{figure}

\end{document}