Izolovani boost konvertor

Slika 1: Izolovani boost konvertor.

Slika 2: Izolovani boost konvertor konvertor, izdvojena magnetizaciona induktivnost.

Slika 3: Izolovani boost konvertor sa Grecovim spojem na izlazu.

Slika 4: Izolovani boost konvertor sa Grecovim spojem na izlazu, izdvojena magnetizaciona induktivnost.